XMM-Newton CCF Release Note

XMM-CCF-REL-57

EPIC Energy Scale

D Lumb

December 13, 2000

1 CCF components

Name of CCF VALDATE List of Blocks changed

CAL VERSION XSCS flag

EMOS1 DARKFRAME 0006.CCF 1998-01-01T00:00:00 OFFSET CCDn - NO EMOS2 DARKFRAME 0006.CCF 1998-01-01T00:00:00 OFFSET CCDn - NO

2 Changes

See CCF-30 release note. This release now includes offset data for the modes which were missed in the first release

3 Scientific Impact of this Update

First release

4 Estimated Scientific Quality