XMM-Newton CCF Release Note

XMM-CCF-REL-50

RGS GTI Selection

C. Erd

November 28, 2000

1 CCF components

Name of CCF VALDATE List of Blocks changed

CAL VERSION XSCS flag

RGS1 HKPARMINT 0006 1999-01-01T00:00:00 HKPARMINT — NO RGS2 HKPARMINT 0006 1999-01-01T00:00:00 HKPARMINT — NO

2 Changes

Lexical correction of selection expression of string valued h/k-parameters.

3 Scientific Impact of this Update

None.

4 Estimated Scientific Quality

Not applicable.