XMM-Newton CCF Release Note

XMM-CCF-REL-48

EPIC Filter Transmission

D Lumb

November 21, 2000

1 CCF components

Name of CCF VALDATE List of Blocks changed

CAL VERSION XSCS flag

EMOS1 FILTRANSX 0008 2000 01 01T00:00:00 FILTER-THICK, THIN ,MEDIUM, EBINS NO

EMOS2 FILTRANSX 0008 2000 01 01T00:00:00 FILTER-THICK ,THIN ,MEDIUM, EBINS NO

EPN FILTRANSX 0011 2000 01 01T00:00:00 FILTER-THICK ,THIN ,MEDIUM, EBINS NO

2 Changes

Editorial only - removed a set of duplicated energy values

3 Scientific Impact of this Update

Necessary to make eexpmap work (and probably other tasks as well)

1

XMM-Newton CCF Release XMM-CCF-REL-48 Page: 2

4 Estimated Scientific Quality

See previous version

5 Expected Updates

See previous version